46:00

300:45:00

3044:00

43:30

25:00

20:00

15:00

10:00

41:05:00

00:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

December 2006

M 31 NS1

1758

1750

1734

1715

1713 1708

1707

1694

1687

1683

1682

1681

1677

1669

1665

1652

1651

1644

1642

1640

1638

1623

1619

1613

16101607

1606

1605

1604

1596

1594

1592

1591

1588

1581

1580

1575

1574

1571

1567

1565

1564

1563

1561

1559

1558

1556

1555

1554

1553

1552

1545

1543

1542

1540

1538

1537

1531

1525

1524

1521

1517

1508

1506

1502

1497

1492

1490

1488

1484

1483

1481

1479

1476

1473

1472

1471

1469

1468 1463

1459

1458

1457

1456

1455

1454

1450

1448

1447

1443

1439

1438

1432

1431

1424

1423

1422

1421

1416

1410

1396

1394

1389

1388

1385

1376

1374

1373

1367

1366

1363

1361

1357

1351

1346

1342

1341

1340

1333

1332

1329

1328

1327 1325

1323

1319

1316

1303

1301

1299

1298

1291

1288

1285

1284

1276

1267

1266

1261

1260

1257

1256

1253

1252

12501242

1240 1238

1236

1234

1233

1231

1226

1224

1216

1214

1212

1210

1203

1199

1195

1194

1191

1189

1183

1180

1176

1172

1171

11671160

1157

1149

1146