3044:00

3043:00

300:42:00

42:10:00

05:00

00:00

55:00

50:00

45:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

January 2007

M 31 NN2

1215

1509

1505

1482

1474

1467

1462

1461

1442

1440

1429

1428 1426

14251419

1414

1411

1409

1408

1405

1404

1403

1401

1393

1391

1387

1382

1378

1375

1372

1370

1369

1365

1360

1359

1354

1349

1343

1337

1331

1330

1324

1320

1314 1313

1307

1306

1302

1295

1294

1286

1283

1281

1278

1277

1274

1271

1270

1268

1264

1255

1251

1249

1247

1244

1243 1235

1227

1225

1223

1222

1204

1200

1198

1193

1192

1190

1186

1185

1184

1182

1179

1168

1166

1161

1159

1156

1150

1143

1128

1127

1126

1125

1123

1119

1113

1107 1106

1104

1094

1090

1080

1067

1065

1063

1062

1058

1049

1044

1039

1038 1029 1019

1014

1004

1002

999 996

991

988

987

986

983

980

978

977

967

963 962

958

953 945

931

927

920

919

914

905

898 891

890

867

865

861

850

848 845

827

813

812

808

806

794 765

757

749

703