44:00

300:43:00

3042:00

41:30

30:00

25:00

41:20:00

15:00

10:00

05:00EPIC PN + MOS

XMM-Newton

0.2 - 4.5 keV

June 2000

M 31 Centre1

1373

1367

1363

1361

1351

1342

1340

1333

1332

1328

1327 1325

1323

1319

1316

1305

1303

1299

1298

1297

1293

1291

1288

1289

1285

1275

1267

1266

1261

1260

1257

1256

1253

1252

12501242

1240

1238

1236

1234

1233

1231

1226

1224

1216

1214

1213

1212

1210

1206

1205

1203

1201

1199

1195

1194

1191

1189

1183

1180

1177

1176

1173

1172

1171

1167

1165

1162

1160

1158

1157

1154

1153

1152

1151

1149

1148

1147

1146

1144

1142

1141

1138

1137

1136

1134

1132

1131

1124

1118

1117

1115

1114

1110

1109

1105

1102

1101

1099

1096

1095

1092

1091

1087

1085

1079

1077

1076

1068

1066

1057

1055

1053

1051

1048

1045

1043

1040

1035

1032

1028

1022

1021

1020

1018

1013

1011

1009

1007

993

989

984

979

976

975

970

965

957

952

942

939

936

935

934

933

929

925

924 923 921

917

915

912

911

910

907

906

896

895

888

884

883

879

878

877

876

875

872

871

870

868

864

863

862

859

857

856

855

853

841

840

839

838

836

835

829

826

824

823

821

820

819

818

816

814

810

807

804

803

800

799

798

797

796

795

793

791

788

786

783

782

775

774

766

762

759

753

750748

740

739

738

736

733

732

730

726

723

722

720

717

715

706

705

698

696

688 687

685 684

681

677671

670

669

668

662

661

655

654

650

645

639

634

631

628

624623

618

617

615

610

606 604

602

597

596

594

587 584 578

573

565

559