TE

1 10 100 1000 multipole

10^{-10}

10^{-8}

10^{-6}

10^{-4}

10^{-2}

10^0

10^2

10^4

C_l [μK^2]

TB

1 10 100 1000 multipole

10^{-10}

10^{-8}

10^{-6}

10^{-4}

10^{-2}

10^0

10^2

10^4

C_l [μK^2]

EB

1 10 100 1000 multipole

10^{-10}

10^{-8}

10^{-6}

10^{-4}

10^{-2}

10^0

10^2

10^4

C_l [μK^2]