0 0.5 1 1.5 2 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 T=8100 K, n_p=1.33× 10^{11} cm^{-3} , n_H=3.71× 10^{11} cm^{-3} , n_{He}=4.8× 10^{10} cm^{-3}

a

Damping rate, ϖI