0 0.5 1 1.5 2 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 T=16000 K, n_p=9.09× 10^{10} cm^{-3} , n_H=1.05× 10^{10} cm^{-3} , n_{He}=2.5× 10^9 cm^{-3}

a

Damping rate, ϖI