-8 -7.5 -7 -6.5 -6 -5.5 -5 -4.5

-6.9

-6.85

-6.8

-6.75

-6.7

-6.65

-6.6

log L_{2-10 keV}/L_{Edd} log L

X, crit

/LEdd

NGC 2787

NGC 4278