24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

CA II K CA IR H alpha

Relative Intensity

HJD 2454700+