8656 8660 8664 8668 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Wavelenght (A)

FT Cnc

N N 1 1

observed spectrum lg g = 0.5 lg g = 1.0 lg g = 1.5

8656 8660 8664 8668

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Wavelenght (A)

Relative Flux

Arcturus

N1

observed spectrum lg g = 1.0 lg g = 1.5 lg g = 2.0