1092 1094 1096 1098 1100 1102 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Si I

Si I

Na I 3d_{3/2}-4p_{3/2}

Si I

Intensity (arb. units)

Wavenumber (cm^{-1})

Na I 3d_{3/2}-4p_{1/2}

Experiment (NaI ablation)

ACE