0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

0.24

0.26

0.28 0.3 0.32

Wavelength [um]

Relative Reflectance

Kourakuen

Pavlovka met.