-40 -20 0 20 40

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

0.5x1670 GHz

1113 GHz

1097 GHz

3x752 GHz

557 GHz

B1

υ_{LSR} [km s^{- 1}]

Tmb [K]