8835 8840 8845 8850 8855 8860 8865 8870 8875 8880 8885 8890

-0,0002

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,0010

0,0012

0,0014

photons / cm^2 s keV

TJD

100-200 keV

(b) (c)