8835 8840 8845 8850 8855 8860 8865 8870 8875 8880 8885 8890

-5,0x10^{-5}

0,0

5,0x10^{-5}

1,0x10^{-4}

1,5x10^{-4}

2,0x10^{-4}

2,5x10^{-4}

3,0x10^{-4}

200-300 keV photons / cm^2 s keV

TJD

(d) (a)