-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1400

J - H

H - Ks point-like resolved MS + GB gas dust

Av=10

1

2

3 4 5

6

2000