0 2 4 6 8 10 12 0

2

4

6

8

10

FWHM_{HNCO} (km s^{- 1})

FWHM

HC3N (km s -1)

G121.30 S140

W44

ON1

W51M

W51M-w

W75OH

DR21S S158 W75OH-n