20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4 χ2

-20

-10

0

10

20

30

40

Postfit rms, σd×10 (μas/yr), αd-αG,δd-δG (°)

T_s χ^2 Postfit rms α_d- α_G δ_d- δ_G σ_d×10