Fe

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

-0.10

-0.05

0.00

Mg

-0.10

-0.05

0.00

Al

-0.10

-0.05

0.00

Si

-0.10

-0.05

0.00

RAVE

Z�max� (kpc)