-0.02 0 0.020.040.06 0 0.5 1 1.5 2 2.5 x 10^{-3}

Ων h2

-0.02 0 0.020.040.06 -6

-4

-2

0

α β

0 1 2 x 10^{-3} -6

-4

-2

0

Ω_ν h^2