-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 D S

D S MS G Av=3

(r· - H ) [mag]

(r·- i·) [mag]