1.00

0.95

0.90

0.85

0.80 200 100 0 -100

-40 -20 0 20 40 x10^{-3}

SINGLE DIB FITTING

DOUBLE DIB FITTING

SINGLE-DIB fitting

2-DIBs fitting Residuals

1.00

0.95

0.90

0.85

0.80 200 100 0 -100

-40 -20 0 20 40 x10^{-3}

2-DIBs fitting

Single DIB fitting

Residuals

1-DIB

2-DIBs

1-1.3 kpc targets

3.8-6.7 kpc targets