1400

1200

1000

800

600

400

200

0

EW 6283

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 A0

BULGE BAADE’S WINDOW

NGC4815

COROT ANTI CENTER COROT CENTER GAM2VEL OGLE BULGE SC24 OGLE BULGE SC3,4

Raimond et al 2012 Friedman et al 2011 fit ( V_Pr:0.91) ODR fit