400

300

200

100

0

EW 6614

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 A0

BULGE BAADE’S WINDOW

NGC4815 COROT ANTI CENTER (GIR) COROT ANTI CENTER (UVES) COROT CENTER (GIR) COROT CENTER (UVES) GAM2VEL

Puspitarini et al 2013 Kos and Zwitter 2013 (zeta sightline) Kos and Zwitter 2013 (sigma sightline) Cox et al 2005 fit (V_pr: 0.83)

ODR fit