0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00

PSF (arcsec^{-1})

-60 -40 -20 0 20 40 60 Focal line (arcsec) ray-tracing

λ = 500 �