0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

PSF (arcsec^{-1})

-60 -40 -20 0 20 40 60 Focal line (arcsec) ray-tracing

λ = 70 �