20x10^{-3} 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

PSF (1/arcsec)

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Focal line (arcsec)

Perfect Wolter-I mirror,

λ = 3000 �

Single reflection, HEW = 30 arcsec Double reflection, HEW = 33 arcsec