60x10^{-3} 50 40 30 20 10 0

PSF (1/arcsec)

-40 -20 0 20 40 Focal line (arcsec)

Wolter-I mirror, f = 10 m, w1 = w2 = +10 arcsec HEW = 19 arcsec

Fresnel, λ = 20 � Ray tracing

Parabolic mirror, f = 20.05 m w1 = 10 arcsec Fresnel, λ = 20 � Ray tracing