50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Half Energy Width (arcsec)

0.01 0.1 1 10 X-ray energy (keV)

Double reflection:

Analytical method Fresnel diffraction

Dominated by aperture diffraction Dominated by "figure errors"

XRS dominates

Single reflection:

Analytical method Fresnel diffraction