0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

-0.2 0 0.2

Amplitude

Time (BJD - 2456060)

0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1