1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

6620 6640 6660 6680 6700 6720 6740 relative flux

JD − 2450000

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

6620 6640 6660 6680 6700 6720 6740 relative flux

JD − 2450000