0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

-0.05 0 0.05

Amplitude

Time (BJD - 2456060)

0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.8