MIDAS version: 07SEP

Mo, 24 Apr 2017 22:43:09

Frame : cycmodel.bdf Identifier : image built from polygon ITT-table : none... Coordinates : 3500, 1 : 12485, 22 Pixels : 1, 1 : 660, 455 Cut values : -0.2, 1.2 User : beuermann

ESO-MIDAS(07SEP); Mo, 24 Apr 2017 22:43:09

3500 12485

122